INSERT INTO sys_job`(`job_id`, `job_name`, `job_group`, `invoke_target`, `cron_expression`, `misfire_policy`, `concurrent`, `status`, `create_by`, `create_time`, `update_by`, `update_time`) VALUES (129, '恶劣天气预警', 'DEFAULT', 'WeatherTask.getDataFromApi', '0 0 7,10,14,17 * * ? *', '1', '1', '0', '超级管理员', '2023-09-25 11:46:50', '', NULL);
